Copyright: Microsoft Web Publishing Wizard Help ｩ Microsoft Corporation. All rights reserved. Other product and company names mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Citation: Microsoft Web Publishing Wizard Help ｩ Microsoft Corporation. All rights reserved. Other product and company names mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.


Web 発行ウィザードの使用

Web 発行ウィザードは、HTML ページ、グラフィックス ファイル、プロジェクト フォルダなどのフォルダやファイルを Web に発行します。

ヒント

•	Windows エクスプローラから直接 Web ページを送信することもできます。送信するフォルダまたはファイルを右クリックして、[送る] をポイントし、[Web 発行ウィザード] をクリックします。

•	Web 発行ウィザードの概要については、下の「関連項目」をクリックしてください。

 関連項目


 1 つのフォルダまたはファイルを Web サーバーに送信する

1 つのフォルダまたはファイルを Web サーバーにポストするには、3 とおりの方法があります。1 つは [スタート] メニューから Microsoft Web 発行ウィザードを起動して、ウィザードの指示に従ってファイルを指定する方法です。もう 1 つは、Windows エクスプローラでファイルを選択して右クリックし、[送る] をポイントして [Web 発行ウィザード] をクリックする方法です。最後は、デスクトップ上にウィザードのショートカットを作成し、送信するファイルを Web 発行ウィザード アイコンにドラッグする方法です。1 つのフォルダまたはファイルを Web サーバーにポストするには、次の手順で操作します。

1 つのフォルダまたはファイルを送信するには

1	Microsoft Web 発行ウィザードを起動します。

2	[ファイルの Web への発行] 画面が表示されたら [次へ] をクリックします。

3	[フォルダの参照] ボタンまたは [ファイルの参照] ボタンをクリックし、ポストするフォルダまたはファイルを選択して [開く] または [OK] をクリックします。

4	[次へ] をクリックします。

5	[Web サーバー名] ボックスの一覧からフォルダまたはファイルの送信先となる Web サーバーの名前を選択します。

6	[次へ] をクリックします。

7	画面に従って必要な情報を入力し、最後に [完了] をクリックします。

メモ

•	送信先の Web サーバーがドロップダウン リストに表示されない場合は、[新規] をクリックしてサーバーをウィザードに追加します。

 関連項目


ドラッグ アンド ドロップで送信する

Microsoft Web 発行ウィザードのデスクトップ ショートカットを作成して、フォルダやファイルを Web 発行ウィザード アイコンにドラッグすることで、ファイルを Web サーバーにポストできます。ドラッグ アンド ドロップで 1 つのフォルダまたはファイルを Web サーバーへポストするには、次の手順で操作します。

ドラッグ アンド ドロップでフォルダやファイルを送信するには

1	Microsoft Web 発行ウィザードのショートカットを作成します。詳細については、Microsoft Windows のオンライン ヘルプを参照してください。

2	Windows エクスプローラで、送信するフォルダまたはファイルがあるディレクトリに移動します。

3	ウィザード アイコンが画面上に表示されていることを確認します。

4	フォルダまたはファイルをクリックして、Web 発行ウィザード アイコンにドラッグします。

5	ファイルを送信するには、ウィザードに表示される指示に従って操作します。

 関連項目


複数のファイルを Web サーバーに送信する

Microsoft Web 発行ウィザードから直接、複数のファイルを選択することはできません。複数のファイルをポストするには Windows エクスプローラを使用する必要があります。Windows エクスプローラで、ポストする複数のファイルを選択して右クリックし、[送る] をポイントして [Web 発行ウィザード] をクリックします。Web 発行ウィザードのデスクトップ ショートカットを作成する場合は、Windows エクスプローラでポストする複数のファイルを選択し、ウィザードのアイコンにドラッグしてファイルをポストすることもできます。複数のファイルを Web サーバーにポストするには、次の手順で操作します。

複数のファイルを送信するには

1	Windows エクスプローラを起動します。

2	ポストする複数のファイルを選択します。

3	選択したファイルを右クリックし、[送る] をポイントして [Web 発行ウィザード] をクリックします。

4	[Web サーバー] ボックスの一覧からファイルの送信先となる Web サーバーの名前を選択します。

6	[次へ] をクリックします。

7	画面に従って必要な情報を入力し、最後に [完了] をクリックします。

ヒント

•	Windows エクスプローラで複数のファイルやフォルダを選択するには、フォルダ ウィンドウで Ctrl キーを押しながら選択する各項目をクリックします。

ウィンドウ中のすべてのファイルやフォルダを選択するには、[編集] メニューの [すべて選択] をクリックします。

Windows エクスプローラで隣接する複数のファイルを選択するには、まずウィンドウ中の何も表示されていない部分をクリックします。ドラッグすると四角形が表示されるので、選択するファイルを囲みます。

•	送信先の Web サーバーがドロップダウン リストに表示されない場合は、[新規] をクリックしてサーバーをウィザードに追加します。

 関連項目


Web サーバーを追加する

使用する Web サーバーの情報を Microsoft Web 発行ウィザードに登録していない場合は、サーバーにポストする前に情報を登録する必要があります。ウィザードは指定された名前で Web サーバーの場所を保存するので、以降は同じ場所に簡単にポストできます。Web サーバーをウィザードに追加するには、次の手順で操作します。

Web サーバーを追加する前にウィザードを起動しておきます。[ファイルの Web への発行] 画面が表示されたら [次へ] をクリックします。ファイルをまだ選択していなければ、送信するフォルダまたはファイルを選択して、[次へ] をクリックします。

Web サーバーを追加するには

1	[新規] をクリックします。

2	[登録名] ボックスに Web サーバーの名前を入力します。たとえば、「My Web Server」のように、好きな名前を入力できます。入力した名前は、ドロップダウン リストでサーバーを選択するときに使われます。必要に応じて、[詳細設定] をクリックして詳細なオプションを設定できます。

3	設定が終了したら [次へ] をクリックします。

4	[URL またはインターネット アドレス] ボックスに、ファイルを送信する Web サーバーのインターネット アドレスを入力します。

5	[ローカル ディレクトリ] ボックスに、指定した URL と関連付けるローカル コンピュータ上のファイルのパスを入力します。

6	入力が終了したら [次へ] をクリックします。

7	画面に従って必要な情報を入力し、最後に [完了] をクリックします。

 関連項目


Web 発行ウィザードの概要

World Wide Web に情報を発行するには、すべての Web ページを Web サーバーに置く必要があります。ほとんどのインターネット サービス プロバイダ (ISP) は顧客が Web ページを送信するための Web ホスト サービスを提供しています。Microsoft Web 発行ウィザードを使用すると、インターネット サービス プロバイダの Web サーバーやローカル エリア ネットワーク (LAN) 上の Web サーバーに、個人の Web ページを簡単に転送できます。ウィザードを使ってファイルを送信する前に、インターネット サービス プロバイダに接続しておく必要があります。

ウィザードを使用する前に、以下の点を確認してください。

•	インターネット サービス プロバイダへの接続

•	サービス プロバイダが使用しているプロトコル (FTP、HTTP Post、CRS など)

•	ファイルの送信に使用する Web サーバーの URL (Uniform Resource Locator)

•	ファイルを送信するサーバー上のフォルダ名

不明な点がある場合は、インターネット サービス プロバイダまたはシステム管理者に問い合わせてください。

 関連項目


 1 つのフォルダまたはファイルの選択

Web へ送信するフォルダやファイルを 1 つだけ指定するには、この画面を使用します。次のいずれかの操作を行います。

•	Web に送信するフォルダを選択するには、[フォルダの参照] をクリックし、送信するフォルダを選択して [OK] をクリックします。選択したフォルダに含まれるすべてのサブフォルダを送信するには、[サブフォルダを含める] チェック ボックスをオンにします。

•	Web に送信するファイルを選択するには、[ファイルの参照] をクリックし、送信するファイルを選択して [開く] をクリックします。

メモ

•	送信するファイルに、.gif ファイル、.jpg ファイル、.htm ファイルなど、ほかのファイルへの参照が含まれている場合は、それらのファイルも一緒に Web サーバーに送信してください。

•	フォルダを送信すると、フォルダに含まれるすべてのファイルが送信されます。

•	フォルダやファイルの送信の詳細については、「関連項目」をクリックしてください。

 関連項目


Web サーバーの選択

選択したファイルを送信する Web サーバーを選択するには、この画面を使用します。Web サーバーを選択すると、そのサーバーの情報が画面に表示されます。次のいずれかの操作を行います。

•	[Web サーバー] の一覧から、選択したファイルを送信する Web サーバーを選択します。

•	使用する Web サーバーが一覧にない場合は、[新規] をクリックして新しい Web サーバーの場所を指定します。

 関連項目


Web サーバー名

Web サーバーにわかりやすい名前を付けるには、この画面を使用します。次回 Web にファイルを送信するときは、この名前を使って一覧から Web サーバーを選択できます。サーバーには好きな名前を付けることができます。次の操作を行います。

•	[登録名] ボックスに Web サーバーの名前を入力します。たとえば、「My Web Server」のような名前を入力できます。

•	特定のプロトコルを使用してインターネットまたはイントラネット サービス プロバイダのサーバーに送信する場合は、[詳細設定] をクリックして一覧からサービスを選択します。サービスがわからない場合は、[次へ] をクリックします。

メモ

•	Web サーバーの追加の詳細については、「関連項目」をクリックしてください。

 関連項目


サービスの選択

ファイルを Web サーバーへ送信するときに使用するインターネットまたはイントラネット サービスを選択するには、この画面を使用します。利用するサービスがわからない場合は、ウィザードに自動判別させることができます。次のいずれかの操作を行います。

•	[サービス] の一覧でサービスの名前をクリックします。

•	選択するサービスがわからない場合は、[サービスの自動選択] をクリックします。

 関連項目


URL とディレクトリの指定

Web サーバーにファイルを送信するときに使用する URL (Uniform Resource Locator)またはインターネット アドレスを指定するには、この画面を使用します。また、Web サーバーに関連付けるローカル コンピュータ上のディレクトリも指定できます。たとえば、ローカル コンピュータ上のファイル c:\mysite\images\gifs\me.gif を送信するために Web サーバーの URL として http://www.server.com/myname/mypages/ を選択すると、選択したファイルやフォルダは常に Web サーバー上の適切な場所に配置されます。ローカル ディレクトリとして c:\mysite\images を選択すると、相対パスに関連付けられる URL は http://www.server.com/mypages/gifs/me.gif になります。

次の操作を行います。

•	[URL またはインターネット アドレス] ボックスに、フォルダ構造を含めて Web サーバーのアドレスを入力します。たとえば、インターネット サービス プロバイダまたはシステム管理者から Web サーバー www.server.com 上のフォルダ myname/mypages を割り当てられたとすると、「http://www.server.com/myname/mypages/」と入力します。閲覧者はこの URL を使用して、Web に送信されたページを閲覧します。

•	ローカル コンピュータ上の特定のディレクトリまたはフォルダを Web サーバーに送信する場合は、[ローカル ディレクトリ] ボックスにディレクトリ名またはフォルダ名を入力します。たとえば、「c:\mysite\images\gifs」のように入力します。送信時にフォルダまたはファイルを選択すると、そのディレクトリ名またはフォルダ名が [ローカル ディレクトリ] ボックスに自動的に表示されます。

 関連項目


ファイルの送信

ファイルまたはフォルダを選択した Web サーバーに送信するために必要な情報はすべて設定されました。次の操作を行います。

•	[完了] をクリックします。ファイルが送信され、ウィザードが終了します。

 関連項目


サービスの指定

Web ページを送信するために利用するサービスを自動的に決定できません。

処理を続けるには、サービスを選択して、Web サーバーに関する追加情報を指定する必要があります。ウィザードに必要な情報がわからない場合は、インターネット サービス プロバイダまたはシステム管理者に詳細を問い合わせてください。次の操作を行います。

•	[次へ] をクリックして [サービスの選択] 画面に戻り、サービスを選択します。[サービスの自動選択] は選択しないでください。

 関連項目


CRS 情報の入力

CRS (Content Replication System) Web ポスト サービスからシステムに送信する方法が決められません。CRS サーバー名とプロジェクト名を入力する必要があります。詳細については、インターネット サービス プロバイダまたはシステム管理者に問い合わせてください。次の操作を行います。

•	[CRS サーバー名] ボックスに使用する CRS サーバー名を入力します。

•	[CRS プロジェクト名] ボックスに CRS プロジェクト名を入力します。

•	CRS に関する詳細なオプションを設定するには、[詳細設定] ボタンをクリックします。

 関連項目


CRS 詳細設定の変更オプション

Web サーバーに接続するために使用する CRS Web ポスト サービスを設定するには、この画面を使用します。詳細については、インターネット サービス プロバイダまたはシステム管理者に問い合わせてください。次の操作を行います。

•	ローカル ディレクトリの新規ファイルと更新されたファイルのみ Web サーバーに送信するには、[更新済みフォルダだけを送信] を選択します。

•	前回の送信以後変更されていないものも含め、ローカル ディレクトリにあるすべてのファイルを強制的に Web サーバーに送信するには、[ファイルをすべて強制的に送信] を選択します。

•	セキュリティを強化して送信したり、信頼性の低い接続状況で送信するときは、[フレーム モード] を選択します。

•	比較的信頼性の高い接続状況で送信を行うときは、[高速モード] を選択します。イントラネットに送信するときはこの方法お勧めします。

 関連項目


FTP および Web サーバー アドレスの指定

FTP サーバーの名前と Web ページのサブフォルダを指定するには、この画面を使用します。詳細については、インターネット サービス プロバイダまたはシステム管理者に問い合わせてください。次の操作を行います。

•	[FTP サーバー名] ボックスに、ファイルをポストする FTP サーバーの名前を入力します。サーバーで FTP プロトコルが使用されていることをインターネット サービス プロバイダまたはシステム管理者に確認してください。FTP サーバー名は、以前に選択した URL とは異なる場合があります。インターネット サービス プロバイダが指定する情報を正確に入力してください。

•	インターネット サービス プロバイダから割り当てられた Web ファイル送信用のフォルダ名を [Web ページがあるサブフォルダ] ボックスに入力します。たとえば、「myname/mypages」のように入力します。これは、閲覧者が Web ページを閲覧するときにアクセスするサブフォルダになります。

•	以前に選択した URL が表示されます。

 関連項目


ポスト情報の入力

Web ファイルを送信するサーバー名とサーバーが使用するポスト コマンドを指定するには、この画面を使用します。詳細については、インターネット サービス プロバイダまたはシステム管理者に問い合わせてください。次の操作を行います。

•	[サーバー名] ボックスに、Web ファイルを送信するサーバーの名前を入力します。

•	[ポスト コマンド] ボックスに、Web ファイルを送信するサーバーが使用するポスト コマンドの名前を入力します。

•	必要に応じて、[SSL (Secure Sockets Layer) の使用] チェック ボックスをオンにします。

•	必要に応じて、[ポスト後の処理] チェック ボックスをオンにします。

•	[ポスト後の処理] チェック ボックスをオンにした場合は、Web ファイル送信後に使用されるポスト処理コマンドの URL を入力します。

 関連項目


Web 発行ウィザード トラブルシューティング

このトラブルシューティングは、Web ページを送信するときに発生する問題を解決する手順を示します。問題の多くは、ウィザードへの間違った情報の入力、またはインターネット サービス プロバイダのシステムの設定変更や問題が原因で起こります。ほとんどの場合、問題を解決するにはインターネット サービス プロバイダに問い合わせる必要があります。

問題を解決するには、該当するボタンをクリックし、表示される手順に従って操作します。

どのような問題がありますか ?

ウィザードに、起動、内部、または送信に関するエラーが発生しました。

ウィザードに、サーバー、FTP、または URL に関するエラーが発生しました。

ウィザードに、サービスに関するエラーが発生しました。

ウィザードに、CRS に関するエラーが発生しました。


ウィザードと送信に関するエラーのトラブルシューティング
どのようなエラー メッセージが表示されましたか ?

Web 発行ウィザードに不明なエラーが発生しました。

Web 発行ウィザードの開始を準備中にエラーが発生しました。

Web 発行ウィザードがファイルを送信しているときにエラーが発生しました。

Web 発行ウィザードが正しくインストールされていません。アンインストールしてからもう一度ウィザードをインストールしてください。

Web 発行ウィザードの拡張エラーです。

Web 発行ウィザードに拡張エラーが発生しましたが、エラー メッセージを取得できませんでした。

Web 発行ウィザードで内部エラー (0x2006) が発生しました。

Web 発行ウィザードで内部エラー (0x2007) が発生しました。

送信するために選択されたファイルを見つけられませんでした。

セキュリティ パッケージの初期化に失敗しました。

Web サーバーからエラーが返されました: <エラー メッセージ テキスト>

Web サーバーが応答していないか、認識できない応答を返してきたかのいずれかです。


サーバー エラーのトラブルシューティング
どのようなエラー メッセージが表示されましたか ?

Web 発行ウィザードは、この Web サーバーに関するすべての必要情報を取得できませんでした。

以前使用した Web サーバーを Web 発行ウィザードが列挙しているときにエラーが発生しました。

ほかの Web サーバーに同じ名前を使用しているため、Web 発行ウィザードは要求された Web サーバーの登録名を使用できませんでした。

 Web 発行ウィザードが Web サーバーに関する情報を保存しているときにエラーが発生しました。

選択された Web サーバーに関する情報が見つかりません。

Web サーバーに関する情報を Web 発行ウィザードが削除しているときにエラーが発生しました。

Web サーバーからエラーが返されました: <エラー メッセージ テキスト>

Web サーバーが応答していないか、認識できない応答を返してきたかのいずれかです。

Postinfo ファイルが見つかりませんでした。このサービスでは Postinfo ファイルがサーバーに必要です。

選択されたサーバーでは PostInfo ファイルが無効です。

サーバーに必要なセキュリティ パッケージがコンピュータにありません。

FTP サービスでインターネットに接続できませんでした。

FTP サーバーにログインできませんでした。

選択された URL <URL 名> は無効です。


サービス エラーのトラブルシューティング
どのようなエラー メッセージが表示されましたか ?

Web 発行ウィザードは、以前にこの Web サーバーへファイルを送信するのに使われたサービスが見つけられませんでした。

Web 発行ウィザードは、このサービスに関する必要な情報の一部を取得できませんでした。

Web 発行ウィザードは、要求されたサービスのファイルを見つけられませんでした。

要求されたサービスのファイルは破損されているかまたは古いバージョンです。

このシステムにあるサービスを Web 発行ウィザードが列挙しているときにエラーが発生しました。

Web 発行ウィザードではサービスのバージョン番号を決定できませんでした。

Web サーバーのサービスを自動的に決定できませんでした。

Web 発行ウィザードでは、要求されたサービスへの有効なポインタを取得できませんでした。

選択された Web サーバーは、選択されているサービスをサポートしていません。

サービスがインストールされていないため、Web 発行ウィザードは実行できませんでした。

Postinfo ファイルが見つかりませんでした。このサービスでは Postinfo ファイルがサーバーにある必要があります。


CRS エラーのトラブルシューティング
どのようなエラー メッセージが表示されましたか ?

選択された CRS プロジェクトには MAPURL がありません。

CRS サーバーが応答しません。

この CRS サーバーに送信するのに必要なアクセス権がありません。

CRS サービスは CRS サーバーに接続できませんでした。

CRS サービスはサーバーの PostInfo ファイルから必要な情報を取得できませんでした。


別の名前を入力します

入力する Web サーバーの名前を変えてみます。

問題は解決しましたか ?

はい。トラブルシューティングを終了します。

いいえ。ほかにどのような問題が考えられますか ?


サービスからの情報を再入力します

サービスが指定するデータを正確に入力します。構文や大文字と小文字の区別も正確に一致するようにします。適切なデータを入力していないフィールドがある場合は、ここで入力します。


インターネットへの物理的な接続を検査します

インターネット サービス プロバイダへのダイアル方法、モデム、LAN ケーブル、または LAN ケーブルの接続に問題がある可能性があります。使用するコンピュータからインターネットへの物理的な接続に関係するすべての機器を検査します。

問題は解決しましたか ?

はい。トラブルシューティングを終了します。

いいえ。ほかにどのような問題が考えられますか ?


ユーザー名とパスワードを確認します

ユーザー名とパスワードを正しく入力しているかどうか確認します。ユーザー名とパスワードを正しく入力してもこのエラーが発生する場合は、インターネット サービス プロバイダまたは Web サーバーの管理者に問い合わせてください。


コンピュータ上にファイルが存在することを確認します

この問題を解決するには、以下の点を確認します。

•	コンピュータ上、ネットワーク上、またはほかのメディア上に存在するファイルを選択している。

•	送信するファイルのパスを正しく選択している。

•	送信するファイルに対する適切なアクセス権を有している。

問題は解決しましたか ?

はい。トラブルシューティングを終了します。

いいえ。ほかにどのような問題が考えられますか ?


サービスを選択します

Web ページを送信するために利用するサービスを自動的に設定できません。

処理を続けるには、サービスを選択して、Web サーバーに関する追加情報を指定する必要があります。ウィザードに必要な情報がわからない場合は、インターネット サービス プロバイダまたはシステム管理者に問い合わせてください。

はい。トラブルシューティングを終了します。

いいえ。ほかにどのような問題が考えられますか ?


別の CRS プロジェクトを選択します

入力した CRS プロジェクト名が正しくないか、インターネット サービス プロバイダによる CRS プロジェクトのセットアップが正しくないために、ページを送信できません。次の操作を行います。

•	CRS プロジェクト名を再入力します。

•	新しい CRS プロジェクト名を入力します。

•	インターネット サービス プロバイダまたはシステム管理者に問い合わせて、CRS プロジェクトが正しくセットアップされているかどうかを確認します。


Microsoft テクニカル サポートに問い合わせます

この問題はトラブルシューティングでは解決できません。Microsoft Web 発行ウィザードにエラーが発生している可能性があります。Microsoft テクニカル サポートにお問い合わせください。発生したウィザードのエラー内容を正確に知らせるようにしてください。

トラブルシューティングの先頭に戻ります。

トラブルシューティングを終了します。


ウィザードを終了して再度実行します

Microsoft Web 発行ウィザードにエラーが発生しました。ウィザードを終了します。処理を続けるには、ウィザードを起動してファイルの送信に必要な情報を入力します。

問題は解決しましたか ?

はい。トラブルシューティングを終了します。

いいえ。ほかにどのような問題が考えられますか ?


コンピュータを再起動して再度実行します

1	Microsoft Web 発行ウィザードとその他のすべてのアプリケーションを終了します。

2	[スタート] をクリックし、[Windows の終了] をクリックします。

3	[コンピュータを再起動する] をクリックします。

4	[はい] をクリックします。

•	ウィザードを起動します。

•	ファイルの送信に必要な情報を入力します。

問題は解決しましたか ?

はい。トラブルシューティングを終了します。

いいえ。ほかにどのような問題が考えられますか ?


ウィザードをアンインストールして再インストールします
Microsoft Web 発行ウィザードをアンインストールして再インストールします

1	[スタート] をクリックし、[設定] をポイントします。

2	[コントロール パネル] をクリックします。

3	[アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。

4	[Microsoft Web 発行ウィザード 1.5] を選択します。

5	[追加と削除] をクリックします。

•	コンピュータを再起動します。

•	ウィザードを再インストールします。

•	ウィザードを起動します。

•	ファイルの送信に必要な情報を入力します。

問題は解決しましたか ?

はい。トラブルシューティングを終了します。

いいえ。ほかにどのような問題が考えられますか ?


インターネット サービス プロバイダに問い合わせます

この問題はトラブルシューティングでは解決できません。ウィザードに入力された情報が正しくないか、インターネット サービス プロバイダのサーバー設定が変更されたか、またはインターネット サービス プロバイダのシステムに問題が発生している可能性があります。

Microsoft Web 発行ウィザードを使って送信を続けるには、使用する Web サーバーが正しく動作していること、サーバーに対する適切なアクセス権を有していること、およびサービスと Web サーバーに関する正確な情報を指定することが必要です。

どうしても問題が解決されない場合は、ファイルを送信する Web サーバーの管理者 (インターネット サービス プロバイダまたはシステム管理者) に問い合わせてください。発生したエラーの正確な内容をインターネット サービス プロバイダに伝えるようにしてください。

発生したエラーがウィザードに固有のものである場合は、Microsoft テクニカル サポートにお問い合わせください。

トラブルシューティングの先頭に戻ります。

トラブルシューティングを閉じます。


内部エラー
内部エラーです